From f628085e01c0920781c27901b0a4f0963385933d Mon Sep 17 00:00:00 2001
From: Sam Anthony <sam@samanthony.xyz>
Date: Mon, 8 Dec 2025 16:11:26 -0500
Subject: report: outline

---
 doc/report/report.tex | 75 +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
 1 file changed, 75 insertions(+)
 create mode 100644 doc/report/report.tex

(limited to 'doc/report/report.tex')

diff --git a/doc/report/report.tex b/doc/report/report.tex
new file mode 100644
index 0000000..630fa73
--- /dev/null
+++ b/doc/report/report.tex
@@ -0,0 +1,75 @@
+\documentclass[lettersize,conference]{IEEEtran}
+\usepackage{biblatex}
+\usepackage{hyperref}
+
+\addbibresource{../references.bib}
+
+\title{
+	Analog Gauge Driver with CAN Interface \\
+	\large \textsc{Comp} 490 Final Report
+}
+
+\author{
+	\IEEEauthorblockN{Sam Anthony}
+	\IEEEauthorblockA{Concordia University\\
+		Student ID: 40271987\\
+		Email: sam@samanthony.xyz}
+	\and
+	\IEEEauthorblockN{Supervised by Hovhannes Harutyunyan, PhD}
+	\IEEEauthorblockA{Concordia University\\
+		Department of Computer Science and Software Engineering\\
+		Email: haruty@encs.concordia.ca}
+}
+
+\begin{document}
+
+\maketitle
+
+\begin{abstract}
+	TODO
+\end{abstract}
+
+\tableofcontents
+\newpage
+
+
+\section{Introduction}
+
+TODO
+
+
+\section{Objectives}
+
+TODO
+
+
+\section{Hardware}
+
+TODO
+
+
+\section{Firmware}
+
+TODO
+
+
+\section{Software}
+
+TODO
+
+
+\section{Testing}
+
+TODO
+
+
+\section{Conclusion}
+
+TODO
+
+
+\newpage
+\printbibliography
+\vfill
+
+\end{document}
-- 
cgit v1.2.3

